Contents_{Chapter 1 Introduction}

1.1 Startup Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1�1 1.2 SHUTDOWN Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1�2 1.3 AUTOGEN Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1�2 1.4 DECwindows Server Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1�3Chapter 2 CONFGR Overview

Chapter 3 Startup

3.1 Startup DCL Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3�2 3.2 CONFGR.DAT File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3�3 3.3 Generated SYSTARTUP_V5.COM File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3�4 3.4 Using CONFGR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3�7

3.4.1 Example sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3�7Chapter 4 Shutdown 4.1 Shutdown DCL Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4�2 4.2 CONFGR.DAT File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4�2 4.3 Generated SYSHUTDWN.COM File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4�2 4.4 Using CONFGR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4�3iii

Chapter 5 Modparams/AUTOGEN

5.1 Parameter Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5�2 5.2 CONFGR.PAR File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5�3 5.3 Generated MODPARAMS.DAT File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5�6 5.4 Using CONFGR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5�8 5.4.1 Example sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5�8

Chapter 6 DECwindows

6.1 DECwindows DCL Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6�2 6.2 CONFGR.DECW File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6�2 6.3 Generated DECW$PRIVATE_SERVER_SETUP.COM File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6�4 6.4 Using CONFGR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6�5 6.4.1 Example sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6�5

Chapter 7 CONFGR Utility

7.1 quali�ers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7�2 7.2 examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7�3

Index

iv